<script>
	import {
		WxToken
	} from './common/wx_token.js'
	// import user from '@/api/user.js'

	import Api_url from '@/common/config.js'
	var wxtoken = new WxToken();
	export default {
		async onLaunch() {
			// 检查小程序更新
			this.checkForUpdate();
			
			// #ifdef MP-WEIXIN
			uni.login({
				provider: 'weixin',
				success: function(loginRes) {
					let data = {
						'code': loginRes.code
					}
					// user.get_xcx_token(data).then(res => {
					// 	uni.setStorageSync('token', res.data.token)
					// 	user.get_info().then(res=>{
					// 		uni.setStorageSync('sfm',res.data.invite_code)
					// 	})
					// })
				}
			})
			// #endif
			// #ifdef H5
			var ua = navigator.userAgent.toLowerCase();
			var isWeixin = ua.indexOf('micromessenger') != -1;
			if (!isWeixin) {
				console.log("非公众号-暂不登陆")
				return false;
			} else {
				wxtoken.verify('userinfo'); //静默获取openid	
			}
			//微信公众号获取token -必须是认证的服务号  
			// #endif
		},
		onShow: function() {
			// 应用切换到前台时再次检查更新
			this.checkForUpdate();
		},
		onHide: function() {},
		
		methods: {
			/**
			 * 检查小程序更新
			 */
			checkForUpdate() {
				// #ifdef MP-WEIXIN
				try {
					const updateManager = uni.getUpdateManager();
					
					// 监听向微信后台请求检查更新结果事件
					updateManager.onCheckForUpdate((res) => {
						console.log('检查更新结果:', res);
						if (res.hasUpdate) {
							console.log('发现新版本，准备下载');
							uni.showToast({
								title: '发现新版本',
								icon: 'none',
								duration: 2000
							});
						}
					});
					
					// 监听小程序有版本更新事件
					updateManager.onUpdateReady(() => {
						console.log('新版本下载完成，准备重启应用');
						this.showUpdateDialog();
					});
					
					// 监听小程序更新失败事件
					updateManager.onUpdateFailed(() => {
						console.log('新版本下载失败');
						uni.showToast({
							title: '更新失败，请检查网络',
							icon: 'none',
							duration: 2000
						});
					});
					
					// 主动检查更新
					updateManager.checkForUpdate();
				} catch (error) {
					console.error('更新管理器初始化失败:', error);
				}
				// #endif
				
				// #ifdef H5
				// H5环境下的更新检查（可选）
				this.checkH5Update();
				// #endif
			},
			
			/**
			 * 显示更新对话框
			 */
			showUpdateDialog() {
				uni.showModal({
					title: '更新提示',
					content: '新版本已下载完成，是否立即重启应用以更新到最新版本？',
					confirmText: '立即重启',
					cancelText: '稍后重启',
					success: (res) => {
						if (res.confirm) {
							console.log('用户选择立即重启');
							this.applyUpdate();
						} else {
							console.log('用户选择稍后重启');
							// 可以设置定时器在一定时间后自动重启
							this.scheduleDelayedUpdate();
						}
					}
				});
			},
			
			/**
			 * 应用更新并重启
			 */
			applyUpdate() {
				// #ifdef MP-WEIXIN
				try {
					const updateManager = uni.getUpdateManager();
					updateManager.applyUpdate();
				} catch (error) {
					console.error('应用更新失败:', error);
					uni.showToast({
						title: '重启失败，请手动重启',
						icon: 'none',
						duration: 2000
					});
				}
				// #endif
			},
			
			/**
			 * 安排延迟更新
			 */
			scheduleDelayedUpdate() {
				// 5分钟后自动重启
				setTimeout(() => {
					console.log('自动应用更新');
					this.applyUpdate();
				}, 5 * 60 * 1000);
				
				uni.showToast({
					title: '将在5分钟后自动重启',
					icon: 'none',
					duration: 3000
				});
			},
			
			/**
			 * H5环境下的更新检查（可选功能）
			 */
			checkH5Update() {
				// #ifdef H5
				try {
					// 检查页面缓存版本
					const currentVersion = uni.getStorageSync('app_version') || '1.0.0';
					const buildTime = uni.getStorageSync('build_time') || Date.now();
					const now = Date.now();
					
					// 每小时检查一次更新
					if (now - buildTime > 60 * 60 * 1000) {
						console.log('H5环境检查更新');
						// 这里可以调用API检查是否有新版本
						// 如果有新版本，可以提示用户刷新页面
						this.checkVersionFromServer();
					}
				} catch (error) {
					console.error('H5更新检查失败:', error);
				}
				// #endif
			},
			
			/**
			 * 从服务器检查版本信息（H5环境）
			 */
			async checkVersionFromServer() {
				try {
					// 这里应该调用你的API来获取最新版本信息
					// const response = await uni.request({
					//     url: Api_url.domain + '/api/app/version',
					//     method: 'GET'
					// });
					// 
					// if (response.data.code === 1) {
					//     const serverVersion = response.data.data.version;
					//     const currentVersion = uni.getStorageSync('app_version') || '1.0.0';
					//     
					//     if (this.compareVersion(serverVersion, currentVersion) > 0) {
					//         this.showH5UpdateDialog();
					//     }
					// }
					
					console.log('从服务器检查H5版本更新');
				} catch (error) {
					console.error('服务器版本检查失败:', error);
				}
			},
			
			/**
			 * 显示H5更新对话框
			 */
			showH5UpdateDialog() {
				uni.showModal({
					title: '发现新版本',
					content: '检测到新版本，建议刷新页面以获得最佳体验',
					confirmText: '立即刷新',
					cancelText: '稍后刷新',
					success: (res) => {
						if (res.confirm) {
							location.reload();
						}
					}
				});
			},
			
			/**
			 * 版本号比较工具
			 */
			compareVersion(version1, version2) {
				const v1 = version1.split('.').map(Number);
				const v2 = version2.split('.').map(Number);
				
				for (let i = 0; i < Math.max(v1.length, v2.length); i++) {
					const a = v1[i] || 0;
					const b = v2[i] || 0;
					
					if (a > b) return 1;
					if (a < b) return -1;
				}
				
				return 0;
			}
		}
	}
</script>

<style lang="scss">
	// 样式文件已迁移到后端，如需使用请通过网络请求获取
	@import '@/static/styles/app.scss';
	@import "@/uni.scss";

	// 引入FirstUI主题样式
	@import "@/components/firstui/fui-theme/fui-theme.css";
</style>